================================
部门管理打不开？快速修复！
================================

错误提示：
Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED

原因：浏览器缓存了旧代码

================================
🎯 三种解决方法（任选一种）
================================

【方法一】硬刷新（最简单）⭐⭐⭐⭐⭐
----------------------------
Windows/Linux:
按 Ctrl + F5

或者

按 Ctrl + Shift + R

Mac:
按 Cmd + Shift + R

👉 刷新后访问：用户管理 → 部门管理


【方法二】清除缓存（最彻底）⭐⭐⭐⭐
----------------------------
Windows/Linux:
1. 按 Ctrl + Shift + Delete
2. 选择"全部时间"
3. 勾选"缓存的图片和文件"
4. 点击"清除数据"
5. 完全关闭浏览器
6. 重新打开浏览器

Mac:
1. 按 Cmd + Shift + Delete
2. 选择"全部时间"  
3. 勾选"缓存"
4. 点击"清除"
5. 完全关闭浏览器
6. 重新打开浏览器


【方法三】开发者工具（适合开发）⭐⭐⭐
----------------------------
1. 按 F12 打开开发者工具
2. 右键点击浏览器刷新按钮
3. 选择"清空缓存并硬性重新加载"

================================
✅ 修复后的验证
================================

访问路径：
中心配置管理系统 → 用户管理 → 部门管理

应该看到：
1. 统计卡片（一级部门、二级部门、部门总数）
2. 示例部门数据（技术部、管理部、作业部）
3. 展开/收起按钮
4. 添加一级部门按钮

================================
⚠️ 如果还是不行
================================

方案A：使用无痕模式测试
Chrome/Edge: Ctrl + Shift + N
Firefox: Ctrl + Shift + P
Safari: Cmd + Shift + N

方案B：尝试其他浏览器
Chrome → Firefox
Firefox → Edge
Edge → Chrome

方案C：清除DNS缓存（Windows）
1. 按 Win + R
2. 输入 cmd 回车
3. 输入 ipconfig /flushdns 回车

================================
💡 温馨提示
================================

• 清除缓存后需要重新登录
• 建议使用最新版本的浏览器
• Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+, Safari 14+
• 开发时建议在开发者工具中勾选"禁用缓存"

================================
📞 需要帮助？
================================

如果以上方法都不行，请提供：
1. 浏览器名称和版本
2. 操作系统
3. 控制台错误截图（按F12查看）

================================
